<script>
export default {
	onLaunch: function () {
		console.log('App Launch');
		// 保活逻辑已移至 index.vue 的 onLoad 中，通过原生 NotificationManager 实现
	},
	onShow: function () {
		console.log('App Show');
	},
	onHide: function () {
		console.log('App Hide');
	}
}
</script>

<style>
/*每个页面公共css */
</style>
